# (C) Copyright 2005- ECMWF.

# Predefined grid 63

constant Ni = 91;
constant Nj = 46;

constant longitudeOfFirstGridPoint = 0;
constant longitudeOfLastGridPoint = 180000;

constant latitudeOfFirstGridPoint = -90000;
constant latitudeOfLastGridPoint = 0;

constant iDirectionIncrement = 2000;
constant jDirectionIncrement = 2000;

constant numberOfDataPoints=4186;
constant numberOfValues=4096 ;

