# Automatically generated by ./create_def.pl, do not edit
#Sea ice area fraction
'siconc' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Maximum 10 metre wind gust since previous post-processing
'fg10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Maximum temperature at 2 metres in the last 6 hours
'mx2t6' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 lengthOfTimeRange = 6 ;
	}
#Minimum temperature at 2 metres in the last 6 hours
'mn2t6' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	 lengthOfTimeRange = 6 ;
	}
#10 metre U wind component
'u10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#10 metre V wind component
'v10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#2 metre temperature
't2m' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#2 metre dewpoint temperature
'd2m' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Maximum temperature at 2 metres since previous post-processing
'mx2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Minimum temperature at 2 metres since previous post-processing
'mn2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#10 metre wind speed
'si10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#10 metre wind gust of at least 10 m/s
'fgg1010' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 10 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 probabilityType = 3 ;
	}
#2 metre specific humidity
'sh2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Maximum 10 metre wind gust in the last 3 hours
'fg310' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 lengthOfTimeRange = 3 ;
	}
#2 metre relative humidity with respect to water
'rhw2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 93 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#200 metre U wind component
'u200' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 200 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#200 metre V wind component
'v200' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 200 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#200 metre wind speed
'si200' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 200 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#100 metre wind speed
'si100' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 100 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Time-maximum 2 metre relative humidity
'mx2r' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-minimum 2 metre relative humidity
'mn2r' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-mean sea ice area fraction
'avg_ci' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 2 metre specific humidity
'avg_2sh' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 2 metre relative humidity
'avg_2r' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 10 metre U wind component
'avg_10u' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 10 metre V wind component
'avg_10v' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 2 metre dewpoint temperature
'avg_2d' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 10 metre wind direction
'avg_10wdir' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 2 metre relative humidity with respect to water
'avg_2rhw' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 93 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-maximum sea ice area fraction
'max_ci' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 2 metre specific humidity
'max_2sh' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 2 metre relative humidity
'max_2r' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 10 metre U wind component
'max_10u' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 10 metre V wind component
'max_10v' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 2 metre dewpoint temperature
'max_2d' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 10 metre wind speed
'max_10si' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 10 metre wind direction
'max_10wdir' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-maximum 2 metre relative humidity with respect to water
'max_2rhw' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 93 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Time-minimum sea ice area fraction
'min_ci' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 2 metre specific humidity
'min_2sh' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 2 metre relative humidity
'min_2r' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 10 metre U wind component
'min_10u' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 10 metre V wind component
'min_10v' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 2 metre dewpoint temperature
'min_2d' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 10 metre wind speed
'min_10si' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 10 metre wind direction
'min_10wdir' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-minimum 2 metre relative humidity with respect to water
'min_2rhw' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 93 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	}
#Time-standard-deviation sea ice area fraction
'std_ci' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 2 metre specific humidity
'std_2sh' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 10 metre U wind component
'std_10u' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 10 metre V wind component
'std_10v' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 2 metre temperature
'std_2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 2 metre dewpoint temperature
'std_2d' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 10 metre wind speed
'std_10si' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 10 metre wind direction
'std_10wdir' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#Time-standard-deviation 2 metre relative humidity with respect to water
'std_2rhw' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 93 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 6 ;
	}
#5-wave geopotential height
'wavh5' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#5-wave geopotential height anomaly
'wava5' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#Best (4-layer) lifted index
'lftx4' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#2 metre relative humidity
'r2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#10 metre wind direction
'wdir10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#10 metre eastward wind gust since previous post-processing
'efg10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#10 metre northward wind gust since previous post-processing
'nfg10' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	}
#Wind speed at 10m above sea surface
'ws10_sea' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 102 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = missing() ;
	}
#Neutral drag coefficient at 10m above sea surface
'nd10_sea' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 29 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 102 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = missing() ;
	}
#Time-mean wind speed at 10m above sea surface
'avg_10ws_sea' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 102 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean neutral drag coefficient at 10m above sea surface
'avg_10nd_sea' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 29 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 102 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 255 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = missing() ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#10 metre wind gust of at least 15 m/s
'fg10g15' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 15 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 probabilityType = 3 ;
	}
#10 metre wind gust of at least 20 m/s
'fg10g20' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 20 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 probabilityType = 3 ;
	}
#2D wave spectra (single)
'd2fd' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 86 ;
	}
#Time-mean 2 metre temperature
'avg_2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#Time-mean 10 metre wind speed
'avg_10ws' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
	}
#100 metre U wind component
'u100' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 100 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#100 metre V wind component
'v100' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 100 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
}
