# (C) Copyright 2005- ECMWF.

# TEMPLATE 7.4, Grid point data - IEEE floating point data

meta codedValues data_raw_packing(
              section7Length,
              offsetBeforeData,
              offsetSection7,
              numberOfValues,
              precision
     ): read_only;

meta values data_apply_bitmap(codedValues,
                              bitmap,
                              missingValue,
                              binaryScaleFactor,
                              numberOfDataPoints,
                              numberOfValues) : dump;

alias data.packedValues = codedValues;

template statistics "common/statistics_grid.def";
template missing_values "common/missing_values_grid.def";
