# (C) Copyright 2005- ECMWF.

# TEMPLATE 7.0, Grid point data - simple packing
# Octets 6-nn : Binary data values - binary string, with each
# (scaled)

meta codedValues data_g2simple_packing(
      section7Length,
      offsetBeforeData,
      offsetSection7,
      unitsFactor,
      unitsBias,
      changingPrecision,
      numberOfValues,
      bitsPerValue,
      referenceValue,
      binaryScaleFactor,
      decimalScaleFactor,
      optimizeScaleFactor
): read_only;

meta values data_apply_bitmap(codedValues,
                              bitmap,
                              missingValue,
                              binaryScaleFactor,
                              numberOfDataPoints,
                              numberOfValues) : dump;

meta packingError  simple_packing_error(bitsPerValue,binaryScaleFactor,decimalScaleFactor,referenceValue,ieee) : no_copy;
meta unpackedError simple_packing_error(zero,binaryScaleFactor,decimalScaleFactor,referenceValue,ieee) : no_copy;

alias data.packedValues=codedValues;

template statistics "common/statistics_grid.def";
