# Template for wave spectra defined using a formula for frequency and direction

## Direction part
# Type of direction sequence
codetable[1] typeOfWaveDirectionSequence ('4.251.table',masterDir,localDir) : dump;

# Number of following function parameters for the directions
unsigned[1] numberOfWaveDirectionSequenceParameters = 1 : dump;
alias NDSP = numberOfWaveDirectionSequenceParameters;

listOfWaveDirectionSequenceParameters list(numberOfWaveDirectionSequenceParameters) {
  signed[1]   scaleFactorOfWaveDirectionSequenceParameter : dump;
  signed[4] scaledValueOfWaveDirectionSequenceParameter : dump;
}

## Frequency part
codetable[1] typeOfWaveFrequencySequence ('4.251.table',masterDir,localDir) : dump;

# Number of following function parameters for the frequencies
unsigned[1] numberOfWaveFrequencySequenceParameters = 1 : dump;
alias NFSP = numberOfWaveFrequencySequenceParameters;

listOfWaveFrequencySequenceParameters list(numberOfWaveFrequencySequenceParameters) {
  signed[1]   scaleFactorOfWaveFrequencySequenceParameter : dump;
  signed[4] scaledValueOfWaveFrequencySequenceParameter : dump;
}
