# (C) Copyright 2005- ECMWF.
# Sensitivity data

# 1->2
alias grib2LocalSectionPresent=present;
constant grib2LocalSectionNumber=7;

constant GRIBEXSection1Problem = 54 - section1Length ;

template mars_labeling "grib1/mars_labeling.def";

unsigned[1] iterationNumber  : dump;
alias number=iterationNumber;

unsigned[1] numberOfForecastsInEnsemble  : dump;
alias totalNumber=numberOfForecastsInEnsemble;

unsigned[1] sensitiveAreaDomain  : dump;
#alias mars.domain=sensitiveAreaDomain;

unsigned[1] diagnosticNumber  : dump;

alias iteration = iterationNumber;
alias diagnostic = diagnosticNumber;

alias local.iterationNumber=iterationNumber;
alias local.numberOfForecastsInEnsemble=numberOfForecastsInEnsemble;
alias local.sensitiveAreaDomain=sensitiveAreaDomain;
alias local.diagnosticNumber=diagnosticNumber;

# spareSetToZero
pad padding_loc7_1(1);
