transient conceptDir = "mars";
concept waveDomain(unknown,"wave_domain.def",conceptDir,conceptDir) : no_copy,read_only;
alias mars.domain = waveDomain;
alias mars.anoffset=offsetToEndOf4DvarWindow;
