# (C) Copyright 2005- ECMWF.

# GRID DEFINITION Oblique Lambert conformal, secant or tangent, conic or bi-polar
# grib 1 -> 2
constant gridDefinitionTemplateNumber     = 30;

template commonBlock "grib1/grid_definition_lambert.def";
