#Volumetric soil moisture content
'Proportion' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 0 ;
  parameterNumber = 9 ;
 }
#Upper layer soil temperature
'K' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 1 ;
 }
#Upper layer soil moisture
'kg m**-3' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 2 ;
 }
#Lower layer soil moisture
'kg m**-3' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 3 ;
 }
#Bottom layer soil temperature
'K' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 4 ;
 }
#Liquid volumetric soil moisture (non-frozen)
'Proportion' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 5 ;
 }
#Transpiration stress-onset (soil moisture)
'Proportion' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 7 ;
 }
#Direct evaporation cease (soil moisture)
'Proportion' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 8 ;
 }
#Soil porosity
'Proportion' = {
  discipline = 2 ;
  parameterCategory = 3 ;
  parameterNumber = 9 ;
 }
#Instantaneous eastward turbulent surface stress
'N m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 2 ;
 parameterNumber = 38 ;
 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
}
#Instantaneous northward turbulent surface stress
'N m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 2 ;
 parameterNumber = 37 ;
 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
}
#Evaporation in the last 6 hours
'kg m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 1 ;
 parameterNumber = 79 ;
 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
 lengthOfTimeRange = 6 ;
}
#Time-mean evapotranspiration rate in the last 24h
'kg m**-2 s**-1' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 39 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-integrated potential evapotranspiration rate in the last 24h
'kg m**-2' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 40 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-mean potential evapotranspiration rate in the last 24h
'kg m**-2 s**-1' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 40 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-mean volumetric soil moisture
'm**3 m**-3' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 25 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-integrated water runoff and drainage rate in the last 24h
'kg m**-2' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 42 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-mean water runoff and drainage rate in the last 24h
'kg m**-2 s**-1' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 42 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-mean snow depth water equivalent
'kg m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 1 ;
 parameterNumber = 60 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-mean skin temperature
'K' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 17 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Time-integrated snow melt rate in the last 24h
'kg m**-2' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 41 ;
 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
 lengthOfTimeRange = 24 ;
}
#Upward sea water velocity
'm s**-1' = {
 discipline = 10 ;
 parameterCategory = 4 ;
 parameterNumber = 27 ;
 typeOfFirstFixedSurface = 168 ;
 typeOfSecondFixedSurface = 168 ;
}
#Time-mean upward sea water velocity
'm s**-1' = {
 discipline = 10 ;
 parameterCategory = 4 ;
 parameterNumber = 27 ;
 typeOfFirstFixedSurface = 168 ;
 typeOfSecondFixedSurface = 168 ;
 typeOfStatisticalProcessing = 0 ;
}
#Maximum individual wave height
'm' = {
 discipline = 10 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 24 ;
}
#Soil temperature
'K' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 2 ;
}
#Maximum temperature
'K' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 4 ;
}
#Minimum temperature
'K' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 5 ;
}
#Minimum dew point depression
'K' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 14 ;
}
#Maximum relative humidity
'%' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 1 ;
 parameterNumber = 27 ;
}
#Maximum absolute humidity
'kg m**-3' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 1 ;
 parameterNumber = 28 ;
}
#Maximum wind speed
'm s**-1' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 2 ;
 parameterNumber = 21 ;
}
#Net long wave radiation flux (surface)
'W m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 5 ;
 parameterNumber = 0 ;
}
#Net long wave radiation flux (top of atmosphere)
'W m**-2' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 5 ;
 parameterNumber = 1 ;
}
#Maximum snow albedo
'%' = {
 discipline = 0 ;
 parameterCategory = 19 ;
 parameterNumber = 17 ;
}
#Soil temperature
'K' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 2 ;
}
#Soil moisture
'kg m**-3' = {
 discipline = 2 ;
 parameterCategory = 0 ;
 parameterNumber = 22 ;
}
