# mars labeling

#  Year
# (4 digits)
#unsigned[2] year ;

#  Month
#unsigned[1] month ;

#  Day
#unsigned[1] day ;

#  Hour
#unsigned[1] hour ;

#  Minute
#unsigned[1] minute ;

#  Second
#unsigned[1] second ;

#meta    dataDate    g2date(year,month,day) : dump;
#alias mars.date=dataDate;

#meta      dataTime    time(hour,minute,second) : dump;
#alias mars.time = dataTime;

codetable[2] observationType "grib3/tables/local/ecmf/obstat.2.0.table";

codetable[2] codeType "grib3/tables/local/ecmf/obstat.3.0.table";

codetable[2] varno "grib3/tables/local/ecmf/obstat.varno.table";

codetable[2] reportType "grib3/tables/local/ecmf/obstat.reporttype.table";

unsigned[1] phase;

codetable[2] platform "grib3/tables/local/ecmf/obstat.4.0.table";

codetable[2] instrument "grib3/tables/local/ecmf/obstat.5.0.table";

codetable[2] dataStream "grib3/tables/local/ecmf/obstat.6.0.table";

#  include "grib3/template.4.horizontal.def"

codetable[2] observationDiagnostic "grib3/tables/local/ecmf/obstat.9.0.table";

codetable[2] dataSelection "grib3/tables/local/ecmf/obstat.10.0.table";

unsigned[2] scanPosition;

codetable[1] mask "grib3/tables/local/ecmf/obstat.8.0.table";

