# (C) Copyright 2005- ECMWF.

# TEMPLATE 5.40, Grid point data - JPEG 2000 Code Stream Format

include "grib2/template.5.packing.def"
include "grib2/template.5.original_values.def"

codetable[1] typeOfCompressionUsed ('5.40.table',masterDir,localDir) ;

# Target compression ratio, M:1 (with respect to the bit-depth specified in octet 20),
# when typeOfCompressionUsed indicates Lossy Compression. Otherwise, set to missing.
unsigned[1] targetCompressionRatio = 255;
